en	An authentication exception occurred.
sr-cyrl	Изузетак при аутентификацији.

en	Authentication credentials could not be found.
sr-cyrl	Аутентификациони подаци нису пронађени.

en	Authentication request could not be processed due to a system problem.
sr-cyrl	Захтев за аутентификацију не може бити обрађен због системских проблема.

en	Invalid credentials.
sr-cyrl	Невалидни подаци за аутентификацију.

en	Cookie has already been used by someone else.
sr-cyrl	Колачић је већ искоришћен од стране неког другог.

en	Not privileged to request the resource.
sr-cyrl	Немате права приступа овом ресурсу.

en	Invalid CSRF token.
sr-cyrl	Невалидан CSRF токен.

en	No authentication provider found to support the authentication token.
sr-cyrl	Аутентификациони провајдер за подршку токена није пронађен.

en	No session available, it either timed out or cookies are not enabled.
sr-cyrl	Сесија није доступна, истекла је или су колачићи искључени.

en	No token could be found.
sr-cyrl	Токен не може бити пронађен.

en	Username could not be found.
sr-cyrl	Корисничко име не може бити пронађено.

en	Account has expired.
sr-cyrl	Налог је истекао.

en	Credentials have expired.
sr-cyrl	Подаци за аутентификацију су истекли.

en	Account is disabled.
sr-cyrl	Налог је онемогућен.

en	Account is locked.
sr-cyrl	Налог је закључан.

en	Too many failed login attempts, please try again later.
sr-cyrl	Превише неуспешних покушаја пријављивања, молим покушајте поново касније.

en	Invalid or expired login link.
sr-cyrl	Линк за пријављивање је истекао или је неисправан.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minute.
sr-cyrl	Превише неуспешних покушаја пријављивања, молим покушајте поново за %minutes% минут.

en	Too many failed login attempts, please try again in %minutes% minutes.
sr-cyrl	Превише неуспешних покушаја пријављивања, покушајте поново за %minutes% минут.|Превише неуспешних покушаја пријављивања, покушајте поново за %minutes% минута.|Превише неуспешних покушаја пријављивања, покушајте поново за %minutes% минута.